By: linda

Bonjour, j'ai un beau pin taillé un peu comme un bonsaï, du tronc vers le bout des branches il devient de plus en plus brun et sec. On dirait qu'il est en train de mourir et cela m'attriste beaucoup. Il ne reste que les tètes des branches qui sont encore fourni et vert. Est-ce possible que c'est une maladie ou est-ce à cause que nous avons planté un pieux de clôture à l'automne, qui l'aurait rendu comme cela?